X-Git-Url: https://perl5.git.perl.org/perl5.git/blobdiff_plain/a56128cb6b3ea4627b6695edab03059309381357..74cac757131a44f884c4728708d3a2e5d87b32d3:/vos/config.ga.def

diff --git a/vos/config.ga.def b/vos/config.ga.def
index efc8c1a..88cd755 100644
--- a/vos/config.ga.def
+++ b/vos/config.ga.def
@@ -16,6 +16,7 @@ $cppminus='-'
 $cpprun='cc -E -'
 $cppstdin='cc -E'
 $crosscompile='undef'
+$d__fwalk='undef'
 $d_access='define'
 $d_accessx='undef'
 $d_alarm='define'
